F1Willkommen bei Ubuntu!Dies ist ein Installationssystem für Ubuntu
14.04. Es wurde am 20160803 erstellt.

HILFEINDEX

SCHLAGWORTTHEMA

<F1F1>   Diese Seite, das Inhaltsverzeichnis der Hilfe.
<F2F2>   Voraussetzungen für die Installation von Ubuntu.
<F3F3>   Boot-Methoden für die speziellen Anwendungsbereiche dieses Systems.
<F4F4>   Zusätzliche Startmethoden; Ein defektes System retten.
<F5F5>   Spezielle Bootparameter, Übersicht.
<F6F6>   Spezielle Startparameter für spezielle Rechner.
<F7F7>   Spezielle Startparameter für ausgewählte Festplatten-Controller.
<F8F8>   Spezielle Startparameter für das Installationssystem.
<F9F9>   Wie man Hilfe findet.
<F10F10>  Urheberrecht und Garantie.

Drücken Sie F2 bis F10 für Einzelheiten, oder Esc, um die Hilfe zu
verlassen.F2VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION VON UBUNTUYou must have at least 44 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.

Sie sollten auf Ihrer Festplatte ausreichend Platz zum Erstellen einer neuen
Partition von 5 Gigabyte Größe für einen typischen
Ubuntu-Arbeitsplatzrechner bzw. 500 Megabyte für eine minimale
Serverinstallation haben. Abhängig vom geplanten Einsatzzweck Ihres neuen
Ubuntu-Systems werden Sie weiteren Festplattenplatz zum Installieren
zusätzlicher Pakete benötigen.

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

Vielen Dank, dass Sie sich für Ubuntu entschieden haben!

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F3STARTMETHODENVerfügbare Startmethoden:

Ubuntu installieren
  Die Installation beginnen -- Das ist die vorgegebene Methode.
Speicher testen
  Arbeitsspeicher überprüfen

(»Ubuntu« kann durch andere verwandte Betriebssystemnamen ersetzt werden.
Diese Hilfe ist allgemein.)

Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Startmethode aus dem Menü aus. Drücken
Sie F4, um alternative Start- und Installationsmodi auszuwählen. Drücken Sie
F6, um die Startparameter zu bearbeiten. Drücken Sie nochmals F6, um aus
einem Menü häufig verwendete Startparameter auszuwählen.

Unkritische Startmeldungen werden, außer im Expertenmodus, unterdrückt.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F4EIN DEFEKTES SYTEM RETTENVerwenden Sie eine dieser Startmethoden, um eine vorhandene Installation zu
reparieren.

Ein defektes System retten
  Rettungsmodus starten.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Startmethode aus dem Menü aus. Drücken
Sie F4, um alternative Start- und Installationsmodi auszuwählen. Drücken Sie
F6, um die Startparameter zu bearbeiten. Drücken Sie nochmals F6, um aus
einem Menü häufig verwendete Startparameter auszuwählen.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F5SPEZIELLE STARTPARAMETER - ÜBERSICHTAuf manchen Systemen müssen Sie vielleicht durch Drücken von F6 einen
Parameter angeben, damit das System starten kann. Beispielsweise könnte es
sein, dass Linux Ihre Hardware nicht automatisch erkennt und Sie explizit
deren Art und Ort festlegen müssen, damit diese erkannt wird.

Um weitere Informationen abzurufen, welche Startparameter angegeben werden
können, drücken Sie:

<F6F6>   Startparameter für spezielle Rechner
<F7F7>   Startparameter für verschiedene Festplatten-Controller
<F8F8>   Startparameter, die vom Installationssystem verstanden werden

Viele Kernelmodule werden vom Installationssystem dynamisch geladen; deren
Parameter können nicht auf der Befehlszeile angegeben werden. Um Parameter
einzugeben, wenn Module geladen werden, müssen Sie im Expertenmodus starten
(siehe <F3F3>).

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F6SPEZIELLE STARTPARAMETER - VERSCHIEDENE HARDWARESie können folgende Startparameter durch Drücken von F6 in Kombination mit
der Startmethode (siehe <F3F3>) verwenden. Wenn Sie hexadezimale Zahlen
verwenden, müssen Sie das Präfix 0x verwenden (z.B. 0x300).

HARDWARE                               PARAMETER ZUM FESTLEGEN VON

IBM PS/1 oder ValuePoint (IDE Festplatte)
                                       hd=Zylinder,Köpfe,Sektoren
Einige IBM ThinkPads                   floppy.floppy=thinkpad
Geschützte I/O-Port-Bereiche           reserve=iobase,extent[,...]
Laptops mit Darstellungsproblemen des Bildschirms
                                       vga=771
Den ersten seriellen Port mit 9600 Baud verwenden
                                       console=ttyS0,9600n8
Die Verwendung des generischen IDE-Treibers erzwingen
                                       all_generic_ide=1

Mögliche (zeitweise) Zwischenlösungen für Hardware-Blockaden oder andere
Hardware-Fehler:

Fehlerhaftes APIC-Interrupt-Routing deaktivieren
                                       noapic nolapic
ACPI (teilweise) deaktivieren          acpi=noirq oder acpi=off
USB deaktivieren                       nousb
Abfrage nach Interrupts                irqpoll

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F7SPEZIELLE STARTPARAMETER - VERSCHIEDENE FESTPLATTENSie können folgende Startparameter durch Drücken von F6 in Kombination mit
der Startmethode (siehe <F3F3>) verwenden.

HARDWARE                     PARAMETER ZUM FESTLEGEN VON

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (aktiviert, wenn nicht Null)
BusLogic SCSI-Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
Einige Dell-Rechner          aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Diese Liste ist unvollständig; weitere Informationen finden Sie im Dokument
»kernel-parameters.txt« des Kernels.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F8SPEZIELLE STARTPARAMETER - INSTALLATIONSSYSTEMSie können folgende Startparameter durch Drücken von F6 in Kombination mit
der Startmethode (siehe <F3F3>) verwenden. Diese Parameter legen fest,
wie die Installation abläuft.

ERGEBNIS                                PARAMETER

Framebuffer abschalten                  vga=normal fb=false
PCMCIA nicht starten                    hw-detect/start_pcmcia=false
Statische Netzwerk-Konfiguration erzwingen
                                        netcfg/disable_dhcp=true
Tastaturbelegung festlegen              bootkbd=de
Kubuntu-Arbeitsfläche auswählen         tasks=kubuntu-desktop
Ein Thema mit hohem Kontrast verwenden  theme=dark
Braille tty verwenden                   brltty=driver,device,texttable

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F9HILFE ERHALTENWenn Sie Ubuntu nicht installieren können, verzweifeln Sie nicht! Das
Ubuntu-Team hilft Ihnen gern! Wir sind sehr daran interessiert, von den
Problemen bei der Installation zu erfahren, da sie im Allgemeinen nicht nur
bei einer Person auftreten. Entweder haben wir schon von Ihrem speziellen
Problem gehört; dann können wir Ihnen eine schnelle Lösung liefern.
Andernfalls würden wir gerne mehr darüber wissen und das Problem mit Ihnen
durchgehen; der nächste Anwender, der auf dasselbe Problem stößt, wird dann
von Ihrer Erfahrung profitieren!

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F10Urheberrecht und GarantieUbuntu unterliegt dem Copyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd., und umfasst
die Werke vieler Originalautoren und Mitwirkender.

Das Ubuntu-System darf frei weiter verteilt werden. Nach der Installation
sind die genauen Bedingungen zur Verbreitung für jedes einzelne Paket in der
entsprechenden Datei /usr/share/doc/Paketname/copyright beschrieben.

Ubuntu kommt OHNE JEGLICHE GARANTIE, soweit rechtlich zulässig.

Dieses Installationssystem basiert auf dem Debian-Installationsprogramm.
Unter http://www.debian.org/ finden Sie weitere Informationen über das
Debian-Projekt.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.
