F1Ongietorri Ubuntu-ra !Hau Ubuntu 16.04-rako instalazio sistema bat
da. 20160719 datan konpilatu zen.

LAGUNTZAREN AURKIBIDEA

TEKLA  GAIA

<F1F1>   Orri hau, laguntzaren aurkibidea.
<F2F2>   Ubuntu instalatu aurretiko beharrak.
<F3F3>   Hasieraketa-metodoak sistema hau erabiltzeko modu berezi baterako
<F4F4>   Abio-modu estrak; sistema apurtu bat berreskuratzen.
<F5F5>   Abio-parametro bereziak, sarrera.
<F6F6>   Makina berezientzako abio-parametro bereziak.
<F7F7>   Disko-kontroladore zehatzentzako abio-parametro bereziak.
<F8F8>   Instalazio-sistemarentzako abio-parametro bereziak.
<F9F9>   Laguntza nola lortu.
<F10F10>  Copyright eta garantiak.

Sakatu F2-tik F10-era xehetasunak ikusteko, edo Escape laguntzatik irteteko.F2UBUNTU INSTALATU AURRETIKO BEHARRAKYou must have at least 44 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.

Ubuntu mahaigainerako sistema estandarra instalatu ahal izateko disko
gogorrean gutxienez 5 gigabyteko partizio berri bat sortzeko lekua izan
behar duzu, edo gutxienez 500 megabyte zerbitzariaren instalazio minimorako.
Leku gehiago beharko duzu pakete gehigarriak instalatzeko, Ubuntu sistema
berriari eman nahi diozun erabileraren arabera.

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

Mila esker Ubuntu aukeratzeagatik!

Sakatu F1 laguntzaren aurkizibidea ikusteko, edo Escape laguntzatik
irteteko.F3ABIO MODUAKAbio-modu erabilgarriak:

Ubuntu Instalatu
  Instalazioa hasi -- hau da aukera lehenetsia
Memorya probatu
  Memoriaren egiaztapena burutu

(Beste hainbat sistema-eragileren izenekin ordezkatu liteke "Ubuntu".
Laguntza-testua generikoa da.)

Abio-modu hauetako bat erabiltzeko, geziak erabiliz hautatu ezazu menuan. F4
sakatu ezazu beste abio-aukera eta instalazio-moduen artean aukeratzeko. F6
sakatu ezazu abio-parametroak aldatzeko. F6 berriro sakatu ezazu ohiko
abio-parametro batzuen menua ikusteko.

Aditu-moduan izan ezik, ez da erakusten nukleoaren abio-mezu ez-larririk.

Sakatu F1 laguntzaren aurkizibidea ikusteko, edo Escape laguntzatik
irteteko.F4SISTEMA APURTU BAT BERRESKURATZENAbio-modu hauetako bat erabili aurrez instalatuta sistema bat
berreskuratzeko

Apurtutako sistema bat berreskuratu
  Berreskuratze-moduan abiatu.

Abio-modu hauetako bat erabiltzeko, geziak erabiliz hautatu ezazu menuan. F4
sakatu ezazu beste abio-aukera eta instalazio-moduen artean aukeratzeko. F6
sakatu ezazu abio-parametroak aldatzeko. F6 berriro sakatu ezazu ohiko
abio-parametro batzuen menua ikusteko.

Sakatu F1 laguntzaren aurkizibidea ikusteko, edo Escape laguntzatik
irteteko.F5ABIO-PARAMETRO BEREZIAK - SARRERASistema batzutan, parametroren bat zehaztu beharko duzu sistemaren abioan F6
sakatuz. Adibidez, posible da Linux-ek zure hardwarea automatikoki ezin
detektatzea, eta zuk zehaztu behar izatea bere kokapena edo mota.

Erabili ditzakezun abio-parametroei buruzko informazio gehiago ikusteko,
sakatu:

<F6F6>   makina berezientzako abio-parametroak
<F7F7>   diska-kontrolagailu ezberdinentzako abio-parametroak
<F8F8>   instalazio-sistemak ulertzen dituen abio-parametroak

Kernel-modulo asko automatikoki kargatzen ditu instalazio-sistemak eta
modulo horientzako parametroak ezin dira agindu-lerroan ezarri. Moduloak
kargatzen direnean parametroei buruz galdetzea nahi baduzu, aditu moduan
abiatu (ikusi <F3F3>).

Sakatu F1 laguntzaren aurkizibidea ikusteko, edo Escape laguntzatik
irteteko.F6ABIO-PARAMETRO BEREZIAK - HARDWARE EZBERDINAKAbio-parametro hauek erabil ditzakezu F6 sakatuz, abio-moduarekin batera
(ikus <F3F3>). Zenbaki hamaseitarrak erabiltzeko, 0x aurrizkia erabili
behar duzu (adib., 0x300).

HARDWAREA                              ZEHAZTU BEHARREKO PARAMETROAK

IBM PS/1 edo ValuePoint (IDE diskoa)   hd=zilindroak,buruak,sektoreak
IBM ThinkPad batzuk                    floppy.floppy=thinkpad
S/I ataka zonaldeak babestu            reserve=iobase,extent[,...]
Pantailarekin arazoak dituzten ordenagailu eramangarriak
                                       vga=771
9600 baudiotara erabili serieko lehen ataka
                                       console=ttyS0,9600n8
IDE kontrolatzaile generikoa erabiltzera behartu
                                       all_generic_ide=1

Blokeo edo beste hardware-errore batzuentzako konponbide (tenporalak) izan
daitezke:

APIC interrupzio-kudeatze baldarrak ezgaitu
                                       noapic nolapic
(partzialki) ezgaitu ACPI              acpi=noirq edo acpi=off
USB ezgaitu                            nousb
interrupzio-inkesta                    irqpoll

Sakatu F1 laguntzaren aurkizibidea ikusteko, edo Escape laguntzatik
irteteko.F7ABIO-PARAMETRO BEREZIAK - DISKO-KONTROLATZAILE ANITZAbio-parametro hauek erabil ditzakezu F6 sakatuz, abio-moduarekin batera
(ikus <F3F3>).

HARDWAREA                    ZEHAZTU BEHARREKO PARAMETROAK

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (gaituta zero ez bada)
BusLogic SCSI Bezeroak       BusLogic.BusLogic=iobase
DELL makina batzuk           aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Zerrenda hau ez dago guztiz osatua, ikusi nukleoaren kernel-parameters.txt
fitxategia gehiagorako.

Sakatu F1 laguntzaren aurkizibidea ikusteko, edo Escape laguntzatik
irteteko.F8ABIO-PARAMETRO BEREZIAK - INSTALAZIO-SISTEMAAbio-parametro hauek erabil ditzakezu F6 sakatuz, abio-moduarekin batera
(ikus <F3F3>). Parametro hauek instalazio-sistemaren funtzionamendua
kontrolatzen dute.

EMAITZA                                 PARAMETROA

Framebuffer-a ezgaitu                   vga=normal fb=false
Ez PCMCIA abiatu                        hw-detect/start_pcmcia=false
Sare-konfigurazio estatikoa behartu     netcfg/disable_dhcp=true
Teklatu-mapa ezarri                     bootkbd=es
Kubuntu mahaigaina aukeratu             tasks=kubuntu-desktop
Erabili kontraste handiko gaia          theme=dark
Braille terminala erabili               brltty=kontrolatzailea,gailua,testu_taula

Sakatu F1 laguntzaren aurkizibidea ikusteko, edo Escape laguntzatik
irteteko.F9LAGUNTZA LORTZENEzin baduzu Ubuntu instalatu, ez etsi! Ubuntu taldea zuri laguntzeko prest
dago! Instalazioan izandako arazoiei buruzko informazioa jasotzeko interes
berezia dugu, normalean ez baita pertsona bakar baten arazoa. Jadanik zure
arazoaren berri izan dugu eta konponbide azkar bat eman diezazukegu, edo
bestela, gustora jasoko genuke zure arazoaren berri eta zurekin lan egin
konponbide bat aurkitzeko; horrela, arazo berdinarekin topo egiten duen
hurrengo erabiltzaileak zure esperientziaren onura jaso ahalko du!

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

Sakatu F1 laguntzaren aurkizibidea ikusteko, edo Escape laguntzatik
irteteko.F10COPYRIGTH ETA GARANTIAKCopyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd. da Ubuntu, eta beste egile edo
kontribuitzaile ugariren lana darabil.

Ubuntu-sistema edozein modutan elkarbanatu daiteke. Instalazioaren ondoren,
pakete bakotzaren banaketa-baldintzak irakurri ditzakezu dagokion
/usr/share/doc/paketearenizena/copyright fitxategian.

Ubuntu INOLAKO GARANTIARIK GABE banatzen da, tokian tokiko legearen
hedaduraren arabera.

Instalazio-sistema hau Debian Instalatzailean oinarrituta dago. Ikusi
http://www.debian.org/ Debian proiektuari buruzko informazio eta xehetasun
gehiago irakurtzeko.

Sakatu F1 laguntzaren aurkizibidea ikusteko, edo Escape laguntzatik
irteteko.
