F1Ubuntu غا مەرھابا!بۇ Ubuntu 16.04 نىڭ ئورنىتىش سىستېمىسىدۇر.
بۇ سىستېما 20160719 ياسالغان.

ياردەم ئىندېكىسى

ئاچقۇچ تېما

<F1F1>   مۇشۇ بەت، ياردەم ئىندېكسى
<F2F2>   Ubuntu نى ئورنىتىشنىڭ ئالدىنقى شەرتى
<F3F3>   مەزكۇر سىستېمىدىكى ئالاھىدە قوزغىتىش ئۇسۇللىرى
<F4F4>   باشقىچە قوزغىتىش ئۇسۇلى؛ بۇزۇلغان سىستېمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش
<F5F5>   ئالاھىدە قوزغىتىش پارامېتىرلىرى، قىسقىچە تونۇشتۇرۇش
<F6F6>   ئالاھىدە ماشىنا ئۈچۈن ئالاھىدە قوزغىتىش پارامېتىرلىرى
<F7F7>   تاللانغان دىسكا كونتروللىغۇچ ئۈچۈن ئالاھىدە قوزغىتىش پارامېتىرلىرى
<F8F8>   قاچىلانغان سىستېما ئۈچۈن ئالاھىدە قوزغىتىش پارامېتىرلىرى
<F9F9>   ياردەمگە ئېرىشىش ئۇسۇلى
<F10F10>  ھوقۇق ۋە كاپالەتلەر

تەپسىلاتلار ئۈچۈن F2 دىن F10 نى  بېسىڭ ياكى ESC بېسىپ چېكىنىڭF2UBUNTU نى ئورنىتىشنىڭ ئالدىنقى شەرتىYou must have at least 44 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.

قاتتىق دىسكىغا رايون ياساپ، ئۇنىغا Ubuntu ئۈستەلئۈستى سىستېمىسىنى ئورنىتىش
ئۈچۈن ئاز دېگەندە 5 گېگابايت بوشلۇق بولۇشى، مۇلازىمېتىرنى ئەڭ كىچىك قىلىپ
ئورنىتىش ئۈچۈنمۇ 500 مېگابايت بوشلۇق بولۇشى كېرەك. يەنە سىز نېمىلەرنى
قىلماقچى، قانداق بوغچىلارنى ئورناتماقچى بولغىنىڭىزغا قاراپ كېرەك بولىدىغان
بوشلۇقمۇ چوڭىيىپ ماڭىدۇ.

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

Ubuntu  نى تاللاپ　 ئىشلەتكەنلىكىڭىز ئۈچۈن سىزگە كۆپ تەشەككۈر.

ياردەم ئىندېكسنى كۆرۈش ئۈچۈن F1  نى بېسىڭ. چېكىنىش ئۈچۈن Escape نى بېسىڭ.F3قوزغىتىش ئۇسۇللىرىقوزغىتىش ئۇسۇللىرى:

Ubuntu نى ئورنىتىش
  ئورنىتىشنى باشلاش -- بۇ كۆڭۈلدىكى تاللانما
ئەسلەك سىناش
  ئەسلەك سىناشنى ئىجرا قىلىدۇ

("Ubuntu" باشقا مۇناسىۋەتلىك مەشغۇلات سىستېمىسىنىڭ نامىغا ئالمىشىشى مۇمكىن.
بۇ ئادەتتىكى ياردەمدۇر)

بىرەر قوزغىتىش ئۇسۇلىنى تاللىماقچى بولسىڭىز، نۇر بەلگىسىنى يۆتكەش كۇنۇپكىسى
ئارقىلىق menu نىڭ ئىچىدىن تاللاڭ. F4 بېسىپ باشقا قوزغاش ۋە ئورنىتىش ئۇسۇلىنى
تاللىغىلى بولىدۇ. F6 نى بېسىپ  قوزغىتىش پارامېتىرلىرىنى تەھرىرلىگىلى بولىدۇ.
يەنە بىر قېتىم F6 نى بېسىپ كوپ ئىشلىتىدىغان قوزغىتىش پارامېتىرلىرىنى
تاللىغىلى بولىدۇ.

مۇتەخەسسىس ھالىتىدىن باشقا ۋاقىتتا، kernel نىڭ مۇھىم بولمىغان boot ئۇچۇرلىرى
كۆرسىتىلمەيدۇ.

ياردەم ئىندېكسنى كۆرۈش ئۈچۈن F1  نى بېسىڭ. چېكىنىش ئۈچۈن Escape نى بېسىڭ.F4بۇزۇلغان سىستېمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشئورنىتىلغان سىستېمىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن قوزغىتىش ئۇسۇللىرىنىڭ بىرىنى تاللاڭ

بۇزۇلغان سىستېمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش
  بۇزۇلغان سىستېمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ھالىتىدە قوزغىتىش

بىرەر قوزغىتىش ئۇسۇلىنى تاللىماقچى بولسىڭىز، نۇر بەلگىسىنى يۆتكەش كۇنۇپكىسى
ئارقىلىق menu نىڭ ئىچىدىن تاللاڭ. F4 بېسىپ باشقا قوزغاش ۋە ئورنىتىش ئۇسۇلىنى
تاللىغىلى بولىدۇ. F6 نى بېسىپ  قوزغىتىش پارامېتىرلىرىنى تەھرىرلىگىلى بولىدۇ.
يەنە بىر قېتىم F6 نى بېسىپ كوپ ئىشلىتىدىغان قوزغىتىش پارامېتىرلىرىنى
تاللىغىلى بولىدۇ.

ياردەم ئىندېكسنى كۆرۈش ئۈچۈن F1  نى بېسىڭ. چېكىنىش ئۈچۈن Escape نى بېسىڭ.F5ئالاھىدە BOOT  پارامېتىرلىرى - قىسقىچە تونۇشتۇرۇشبەزى سىستېمىلاردا F6 نى بېسىپ قوزغىتىش پارامېتىرلىرىنى بېكىتىش توغرا
كېلىدۇمەسىلەن، Linux قاتتىق دېتاللارنى ئاپتوماتىك تونۇيالمىغان ۋاقىتتا،
ئۇنىڭ ئورنى ۋە تىپىنى كۆرسىتىپ بېرىش زۆرۈردۇر.

قانداق قوزغىتىش  پارامېتىرلىرى بارلىقىنى بىلمەكچى بولسىڭىز، بېسىڭ:

<F6F6>   ئالاھىدە ماشىنىلار ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان قوزغىتىش  پارامېتىرلىرى
<F7F7>   ھەر خىل دىسكا كونتروللىغۇچلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان قوزغىتىش پارامېتىرلىرى
<F8F8>   سىستېمىدا ئىشلەتكىلى بولىدىغان قوزغىتىش پارامېتىرلىرى

نۇرغۇنلىغان kernel بۆلەكلىرىنى ئورنىتىش پروگراممىسى ئاپتوماتىك يۈكلەيدۇ،
بۇلارنىڭ پارامېتىرلىرىنى بۇيرۇق قۇرىغا يېزىپ بەرگىلى بولمايدۇ. بۆلەكلەرنى
يۈكلىگەندە پارامېتىرلارنى يېزىپ بېرىش ئۈچۈن، مۇتەخەسسىس ھالىتى(expert mode)
دە قوزغىتىڭ(<F3F3> گە قاراڭ)

ياردەم ئىندېكسنى كۆرۈش ئۈچۈن F1  نى بېسىڭ. چېكىنىش ئۈچۈن Escape نى بېسىڭ.F6ئالاھىدە قوزغىتىش  پارامېتىرلىرى - ھەرخىل قاتتىق دېتاللارF6 نى بېسىپ چىققان چاغدىكى قوزغىتىش پارامېتىرلىرىنى قوزغىتىش ئۇسۇلى بىلەن
بىرىكتۈرۈپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.(<F3F3>گە قارالسۇن). ئەگەر 16 لىك سىستېما
ئىشلەتمەكچى بولسىڭىز ئالدىغا 0x نى يېزىڭ

قاتتىق دېتال                           بېكىتىدىغان پارامېتىر

IBM PS/1 or ValuePoint (IDE disk)      hd=cylinders,heads,sectors
بىر قىسىم IBM ThinkPads كومپيۇتېرلىرى  floppy.floppy=thinkpad
I/O port دائىرىسىنى قوغداش             reserve=iobase,extent[,...]
كۆرسىتىشتە مەسىلە بار Laptop لار       vga=771
بىرىنچى ئارقىمۇ ئارقا ئېغىزنى 9600 baud تېزلىكىدە ئىشلىتىش
                                       console=ttyS0,9600n8
generic IDE قوزغاتقۇچنى مەجبۇرىي ئىشلىتىش
                                       all_generic_ide=1

lockups ۋە باشقا قاتتىق دېتال كاشىلىسىغا قوللىنىلىدىغان ۋاقىتلىق تەدبىرلەر:

كەمتۈك بار APIC ئۈزگۈچى(interrupt) فۇنكسىيىنى ئىناۋەتسىز قىل
                                       noapic nolapic
ACPI نى (قىسمى) چەكلەش                 acpi=noirq or acpi=off
USB نى چەكلەش                          nousb
ئۈزۈلۈشلەر(interrupts) نۆۋىتى          irqpoll

ياردەم ئىندېكسنى كۆرۈش ئۈچۈن F1  نى بېسىڭ. چېكىنىش ئۈچۈن Escape نى بېسىڭ.F7ئالاھىدە قوزغىتىش  پارامېتىرلىرى - ھەرخىل دىسكا كونتروللىغۇچلارF6 نى بېسىپ چىققان چاغدىكى قوزغىتىش پارامېتىرلىرىنى قوزغىتىش ئۇسۇلى بىلەن
بىرىكتۈرۈپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.(<F3F3>گە قارالسۇن).

قاتتىق دېتال                 بېكىتىدىغان پارامېتىر

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (enabled if non-zero)
BusLogic SCSI Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
بىر قىسىم DELL كومپيۇتېرلىرى aic7xxx.aic7xxx=no_probe

تىزىملىك چالا ئىكەن، kernel نىڭ kernel-parameters.txt دىن تەپسىلاتىنى كۆرۈڭ.

ياردەم ئىندېكسنى كۆرۈش ئۈچۈن F1  نى بېسىڭ. چېكىنىش ئۈچۈن Escape نى بېسىڭ.F8ئالاھىدە boot  پارامېتىرلىرى - ئورنىتىش سىستېمىسىF6 نى بېسىپ چىققان چاغدىكى قوزغىتىش پارامېتىرلىرىنى قوزغىتىش ئۇسۇلى بىلەن
بىرىكتۈرۈپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.(<F3F3>گە قارالسۇن). بۇ پارامېتىرلار
ئورنىتىش پروگراممىسىنىڭ خىزمىتىنى كونترول قىلىدۇ.

نەتىجە                                  پارامېتىر

framebuffer چەكلەش                      vga=normal fb=false
PCMCIA نى قوزغاتما                      hw-detect/start_pcmcia=false
مۇقىم IP ئادرېس ئىشلىتىش                netcfg/disable_dhcp=true
ھەرپتاختا map نى بېكىتىش                bootkbd=es
Kubuntu ئۈستەلئۈستىنى تاللاش            tasks=kubuntu-desktop
يۇقىرى يورۇقلۇقتىكى ئۇسلۇبلارنى ئىشلىتىش
                                        theme=dark
Braille tty ئىشلەت                      brltty=driver,device,texttable

ياردەم ئىندېكسنى كۆرۈش ئۈچۈن F1  نى بېسىڭ. چېكىنىش ئۈچۈن Escape نى بېسىڭ.F9ياردەمگە ئېرىشىشUbuntu نى ئورنىتالمىسىڭىز ھەرگىز ئۈمىدسىزلەنمەڭUbuntu ئەترىتى سىز ئۈچۈن
ياردەمگە تەييارئورنىتىش جەريانىدىكى مەسىلەرنى بىزمۇ بىلىپ قالساق، چۈنكى
بۇنداق مەسىلىلەر بىرلا ئادەمدە يۈز بەرمەيدۇ دېگىلى بولمايدۇ. سىز ئوتتۇرىغا
قويغان مەسىلىگە بۇرۇن دۇچ كېلىپ باققان بولساق، ئۇنى تېزلا ھەل قىلىمىز. ئەگەر
ئۇنداق بولمىسا سىز بىلەن بىرگە بۇ مەسىلىنى بۇنىڭدىن كېيىن ھەل قىلىمىز.
شۇنداق قىلغاندا، بۇنىڭدىن  كېيىن باشقا ئىشلەتكۈچى ئوخشاش مەسىلىگە دۇچ كەلسە،
ئۇنى تېزلا ھەل قىلىشقا بولىدۇ.

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

ياردەم ئىندېكسنى كۆرۈش ئۈچۈن F1  نى بېسىڭ. چېكىنىش ئۈچۈن Escape نى بېسىڭ.F10ھوقۇق ۋە كاپالەتلەرUbuntu نىڭ نەشر ھوقۇق (C) 2004-2010  ى  Canonical چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى
ۋە كۆپلىگەن يۇمشاق دېتال يازغۇچىلىرى ۋە تۆھپىكارلارغا تەۋە.

Ubuntu نى ھەقسىز تارقىتىشقا بولىدۇئورنىتىش تاماملانغاندىن كېيىن، ھەر قايسى
بوغچىلارنىڭ قانداق ئىجازەتنامە ئاستىدا تارقىتىلغانلىقىنى
/usr/share/doc/packagename/copyright دىن كۆرۈشكە بولىدۇ.

Ubuntu بەلگىلەنگەن قانۇن دائىرىسى ئىچىدە مۇتلەق كاپالىتى يوق ھالەتتە
تارقىتىلغان.

ئورناتقۇچ Debian ئورناتقۇچى ئاساسىدا ئىشلەنگەن، تەپسىلىي ئۇچۇرلارنى ۋە
Debian مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنى http://www.debian.org/ دىن كۆرۈڭ.

ياردەم ئىندېكسنى كۆرۈش ئۈچۈن F1  نى بېسىڭ. چېكىنىش ئۈچۈن Escape نى بېسىڭ.
