F1ยินดีต้อนรับสู่ Ubuntu!นี่คือระบบติดตั้งสำหรับ Ubuntu 18.04
ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 20190210.7

รายการการช่วยเหลือ

คีย์   หัวข้อ

<F1F1>   หน้านี้, ดัชนีความช่วยเหลือ
<F2F2>   ความต้องการสำหรับการติดตั้ง Ubuntu
<F3F3>   วิธีการบูตแบบพิเศษสำหรับการใช้งานระบบนี้
<F4F4>   วิธีการเพิ่มเติมในการบูต; การช่วยเหลือระบบที่เสียหาย
<F5F5>   ค่าพิเศษของการบูต
<F6F6>   วิธีการบูตแบบพิเศษสำหรับเครื่องแบบอื่นๆ
<F7F7>   การตั้งค่าบูตแบบพิเศษสำหรับตัวควบคุมดิสก์
<F8F8>   การตั้งค่าบูตแบบพิเศษสำหรับการติดตั้งระบบ
<F9F9>   วิธีขอความช่วยเหลือ
<F10F10>  ลิขสิทธิ์และการรับประกัน

กด F2 ถึง F10 เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกด ESC เพื่อออกจากวิธีใช้F2ความต้องการสำหรับการติดตั้ง UbuntuYou must have at least 44 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.

คุณควรมีพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 5
กิกะไบต์เพื่อสร้างพาร์ทิชันใหม่สำหรับติดตั้ง Ubuntu Desktop แบบมาตรฐาน
หรืออย่างน้อย 500 เมกะไบต์เพื่อติดตั้งระบบ Ubuntu รุ่นเซิร์ฟเวอร์ขนาดย่อม
คุณจะต้องใช้พื้นที่เพิ่มในการติดตั้งแพกเกจเพิ่มเติมต่าง ๆ
ที่คุณต้องการในระบบ Ubuntu ตัวใหม่ของคุณ

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

ขอบคุณที่เลือก Ubuntu!

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F3วิธีการบูตวิธีการบูตที่สามารถใช้ได้:

ติดตั้ง Ubuntu
  เริ่มการติดตั้ง -- นี่คือตัวเลือกปริยาย
ทดสอบหน่วยความจำ
  เริ่มทดสอบหน่วยความจำ

("Ubuntu" อาจจะแทนที่ชื่อของระบบปฎิบัติการที่เกี่ยวข้อง
นี่คือข้อความช่วยเหลือทั่วไป)

ให้ใช้วิธีบูตอย่างหนึ่งในนี้ เลือกการบูตจากเมนูด้วยปุ่มลูกศร กดปุ่ม F4
เพื่อเลือกวิธีการเริ่มทำงานและติดตั้งแบบอื่น ๆ กดปุ่ม F6 เพื่อแก้ไขค่าบูต
ถ้ากดปุ่ม F6 ซ่ำอีกครั้งจะแสดงเมนูค่าบูตที่ใช้ได้

ยกเว้นโหมดผู้เชี่ยวชาญ ข้อความที่ไม่สำคัญระหว่างการบูตจะไม่แสดงผล

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F4การกู้คืนระบบที่เสียหายใช้วิธีบูตหนึ่งในนี้เพื่อกู้ระบบที่ติดตั้งอยู่แล้ว

กู้ระบบที่เสียหาย
  บูตในโหมดกู้ระบบ

ให้ใช้วิธีบูตอย่างหนึ่งในนี้ เลือกการบูตจากเมนูด้วยปุ่มลูกศร กดปุ่ม F4
เพื่อเลือกวิธีการเริ่มทำงานและติดตั้งแบบอื่น ๆ กดปุ่ม F6 เพื่อแก้ไขค่าบูต
ถ้ากดปุ่ม F6 ซ่ำอีกครั้งจะแสดงเมนูค่าบูตที่ใช้ได้

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F5SPECIAL BOOT PARAMETERS - OVERVIEWในบางระบบ คุณต้องระบุค่าพิเศษโดยกด F6 เพื่อสั่งการบูตระบบยกตัวอย่างเช่น
การตรวจสอบอัตโนมัติของ Linux อาจหาอุปกรณ์ของคุณไม่เจอ
คุณต้องระบุตำแหน่งหรือชนิดเพื่อให้สามารถตรวจพบได้

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบูตที่คุณสามารถใช้ได้, กด:

<F6F6>   ค่าบูตพิเศษสำหรับเครื่องแบบพิเศษ
<F7F7>   ค่าบูตสำหรับตัวควบคุมดิสก์แบบต่าง ๆ
<F8F8>   พารามิเตอร์สำหรับบูตที่ระบบติดตั้งเข้าใจ

มอดูลของเคอร์เนลจำนวนมากถูกโหลดขณะทำงานโดยตัวติดตั้ง
ค่าสำหรับมอดูลพวกนี้ไม่สามารถระบุได้ที่บรรทัดคำสั่ง
ถ้าต้องการใส่ค่าให้มอดูลพวกนี้ตอนที่ถูกโหลด ให้บูตในโหมดผู้เชี่ยวชาญ (ดู
<F3F3>)

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F6ค่าบูตพิเศษ - ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆคุณสามารถใช้ค่าบูตพวกนี้โดยกด F6 ผสมกับวิธีการบูต (ดู <F3F3>)
ถ้าคุณใช้เลขฐาน 16 คุณต้องใช้ 0x นำหน้า (ตัวอย่าง, 0x300)

อุปกรณ์                                ค่าที่จะระบุ

IBM PS/1 or ValuePoint (IDE disk)      hd=cylinders,heads,sectors
IBM ThinkPads บางรุ่น                  floppy.floppy=thinkpad
ปกป้องตำแหน่งของพอร์ท I/O              reserve=iobase,extent[,...]
แลปทอปกับปัญหาการแสดงผล                vga=771
ใช้ serial port แรกที่ความถี่ 9600     console=ttyS0,9600n8
บังคับใช้ไดรเวอร์ IDE มาตราฐาน         all_generic_ide=1

เป็นไปได้ว่าการแก้ขัดสำหรับการปิดกันหรือฮาร์ดแวร์อื่นล้มเหลว(ชั่วคราว):

ยกเลิกข้อผิดพลาดเส้นทางการขัดจังหวะของ APIC
                                       noapic nolapic
(partly) disable ACPI                  acpi=noirq or acpi=off
ปิดการใช้งาน USB                       nousb
วนหาการอินเตอร์รัฟ                     irqpoll

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F7ค่าบูตพิเศษ - ดิสก์ไดรว์แบบต่าง ๆคุณสามารถใช้ค่าบูตพวกนี้โดยกด F6 ผสมกับวิธีการบูต (ดู <F3F3>)

อุปกรณ์                      ค่าที่จะระบุ

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (เปิดใช้งานถ้าค่าไม่เท่ากับ
0)
BusLogic SCSI Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
เครื่องในกลุ่ม DELL          aic7xxx.aic7xxx=no_probe

รายการที่แสดงอยู่นี้ยังไม่สมบูรณ์, ดูเคอร์เนลเพิ่มเติ่มที่แฟ้ม
kernel-parameters.txt

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F8ค่าบูตพิเศษ - การติดตั้งระบบคุณสามารถใช้ค่าบูตพวกนี้โดยกด F6 ผสมกับวิธีการบูต (ดู <F3F3>)
ค่าพวกนี้ใช้ควบคุมว่าตัวติดตั้งทำงานอย่างไร

ผลลัพธ์                                 ค่า

ปิด framebuffer                         vga=normal fb=false
ไม่ให้ PCMCIA ทำงาน                     hw-detect/start_pcmcia=false
บังคับใช้ค่าปรับแต่งแบบตายตัวกับเครือข่าย
                                        netcfg/disable_dhcp=true
ตั้งรูปแบบแป้นพิมพ์                     bootkbd=es
เลือก Kubuntu desktop                   tasks=kubuntu-desktop
ใช้ชุดตกแต่งที่มีการตัดกันของสีสูง      theme=dark
ใช้ tty เบรลล์                          brltty=driver,device,texttable

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F9รับความช่วยเหลืออย่าหมดหวัง! ถ้าคุณติดตั้ง Ubuntu ไม่ได้ทีมงาน Ubuntu พร้อมช่วยคุณ!
เราสนใจเป็นพิเศษที่จะได้รับฟังเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้ง เพราะว่าโดยทั่วไปแล้ว
มันจะไม่เกิดกับคนแค่หนึ่งคนเรารับรู้ปัญหาที่พิเศษของคุณแล้วและดำเนินการแก้
ไขโดยเร็ว หรือเรายินดีที่จะรับฟังเกี่ยวกับมันและส่งต่อไปให้คุณและผู้ใช้คนถัด
ไปที่เจอปัญหาเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์จากการค้นพบของคุณ!

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F10ลิขสิทธิ์และการรับประกันสงวนลิขสิทธิ์ Ubuntu (C) 2004-2010 Canonical Ltd. และประกอบด้วย
ผู้พัฒนาโปรแกรมต้นฉบับ และผู้ร่วมพัฒนา

ระบบ Ubuntu สามารถแจกจ่ายได้อย่างเสรีหลังจากการติดตั้ง
ข้อตกลงเกี่ยวกับการแจกจ่ายของแต่ละแพกเกจถูกอธิบายอยู่ในแฟ้มที่เกี่ยวข้องที่
/usr/share/doc/ชื่อแพกเกจ/copyright

Ubuntu ไม่มีการรับประกันใด ๆ ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

ระบบการติดตั้งมีพื้นฐานมาจากตัวติดตั้งของ Debian ดู http://www.debian.org/
สำหรับรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่โครงการ Debian

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้
